L’entropie d’ordre α d’une variable centrée de variance σ^2 est maximale pour [Rényi page 568]

p_X (x) = 1 c Γ(2α/(α − 1)) Γ(2α/(α − 1))^2

2^{− α+1α−1} (1 − x^2 c^2

)^{1α−1}

pour |x| < c et =0 ailleurs, et avec

c = σ √ 3α − 1 α − 1